Richiesta di accesso ai calcolatori del Laboratorio di Informatica

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ nato a ................................................................................................. il............................................................... N. matricola .............................................., in qualità di^* ....................................................................................

chiede

che gli/le venga consentito l’accesso e l’uso dei calcolatori del Laboratorio di Informatica per Fisici. A tal fine

si impegna

- a conservare la propria parola chiave con le dovute precauzioni, a cambiarla periodicamente, a non comunicarla e comunque a non consentire l’accesso ai calcolatori a persone estranee al Corso di Laurea in Fisica; - a non manomettere o tentare di manomettere i calcolatori del laboratorio, a non modificarne i collegamenti o la configurazione, e a non consentire o aiutare altri a fare altrettanto;

- a non tentare di ottenere accessi non autorizzati come altri utenti e/o come superutente sui calcolatori del laboratorio, a non tentare di compromettere la sicurezza di detti calcolatori e a non consentire o aiutare altri a fare altrettanto; a non utilizzare i calcolatori del laboratorio per tentare di ottenere accessi non autorizzati presso altri calcolatori in rete ovunque ubicati e a non consentire o aiutare altri a fare altrettanto;

- a non conservare sui calcolatori del laboratorio materiale (testi, programmi, suoni, immagini e quantaltro) coperti da diritto d’autore o comunque il cui possesso o diffusione costituisce reato, e a non consentire o aiutare altri a fare altrettanto; a non utilizzare detti calcolatori per disassemblare, decrittare, deingegnerizzare o comunque violare la sicurezza di programmi coperti da diritto d’autore, e a non consentire o aiutare altri a fare altrettanto.

Il/La sottoscritto/a dichiara comunque di sollevare l’Università del Piemonte Orientale, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Avanzate, la Facoltà di Scienze M. F. N. e i Docenti del Corso di Laurea in Fisica da ogni eventuale responsabilità derivante dalla violazione delle precedenti disposizioni. E’ altresìal corrente che tale violazione può comportare la sospensione dell’accesso ai calcolatori.

Data......................................................... Firma...................................................................................

Ai sensi della Legge 675/96, si dichiara che i dati personali raccolti con la presente domanda hanno il solo fine di identificare lo studente abilitato all’accesso ai calcolatori del Laboratorio di Informatica per Fisici, e potranno essere usati per eventuali comunicazioni. Tali dati saranno conservati a cura dei Responsabili di detto Laboratorio e non saranno comunicati o diffusi in alcun modo; gli stessi dati saranno distrutti contemporaneamente alla chiusura dell’accesso ai calcolatori. Responsabile attuale del trattamento dei dati è il Dott. Mario Sitta.

* Borsista, tesista, studente del Corso di ... (specificare), ecc.