Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” Sede di Alessandria Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Prova scritta di Elettromagnetismo B - 20 Giugno 2003

Un filo di alluminio (densità δ = 2.7 g/cm^3, resistività ρ = 2.56 � 10�^8 Ωm) lungo l = 50 cm e di sezione S = 2 mm^2 è sospeso mediante conduttori flessibili al di sopra di un filo rettilineo indefinito. Nei fili sono stabilite correnti di intensità uguali e versi opposti tali che il filo di 50 cm galleggi a 1.5 mm al di sopra del filo indefinito. Si trovi l’intensità di corrente e la differenza di potenziale ai capi del filo.

La forza magnetica e la forza gravitazionale si equilibrano:

FG = FM con FG = mg e m = Slδ = 2.7 g ed essendo dF dl = μ_0 4π 2i^2 d si ha

FM =^{μ0}_{4π}^{2i2}_d l

allora Slδg = μ_0 4π 2i^2 d l da cui i = s_{4π}

μ_0 Sδgd 2 ’ 19.9 A

Poi è R = ρ l S = 6.4 � 10�^3 Ω

quindi V = Ri = 0.13 V